\begin{thebibliography}{1}

\bibitem{silicon_photomultiplier_overview_article}
V.~Kovaltchouk, G.J. Lolos, Z.~Papandreou, and K.~Wolbaum.
\newblock Comparison of a silicon photomultiplier to a traditional vacuum
  photomultiplier.
\newblock GlueX-doc-265, 2004.

\bibitem{silicon_photomultiplier_assessment_study}
I.~Senderovich and R.T. Jones.
\newblock Suitability of silicon photomultiplier devices for readout of a
  scintillating fiber tagger hodoscope.
\newblock GlueX-doc-760, 2007.

\bibitem{milestone_6/2008_report_on_prototyping}
I.~Senderovich and R.T. Jones.
\newblock Prototype scintillating fiber tagger microscope design and
  construction.
\newblock GlueX-doc-1074, 2008.

\end{thebibliography}
