MASS INDEPENDENT PARTIAL WAVE ANALYSIS WITH AMBIGUOUS SOLUTIONS SHOWN

-2.0-1.5-1.0-0.50.0h p Effective Mass (GeV/c )’2-P - D Phase Difference++

F (radians)

1.81.71.61.51.41.3h p Effective Mass (GeV/c )’2-h p Effective Mass (GeV/c )’2-D Intensity+

2000

1500

1000

50001.81.71.61.51.41.3P Intensity+

50001.81.71.61.51.41.3

Events/0.05 GeV/c

2