Partial Wave AnalysisMass-Dependent Fitc /D.O.F. = 1.312MASS DEPENDENT FIT

-2.0-1.5-1.0-0.50.01.71.61.51.41.3P - D Phase Difference++

F (radians)h p Effective Mass (GeV/c )’2-

2000

1500

1000

50001.71.61.51.41.3

Events/0.05 GeV/c

2P Intensity+h p Effective Mass (GeV/c )’2-

2000

1500

1000

50001.71.61.51.41.3D Intensity+h p Effective Mass (GeV/c )’2-