Positive χ^2 (Fit - Data)

No ρ^^ in fit

Μ (MeV/c^2) ^2Ν m^2(ηπ^0) a_2 a_2

ρ^-

Negative χ^2 (Fit - Data)

No ρ^^ in fit

a_2 a_2

ρ^-

ρ^^ in fit

Μ (MeV/c^2) ^2Ν m^2(ηπ^−)

Μ (MeV/c^2) ^2Ν m^2(ηπ^0) a_2 a_2

ρ^- ρ^^ in fit

Μ (MeV/c^2) ^2Ν m^2(ηπ^−) a_2 a_2

ρ^-